en	The username is already in use.
pt-pt	O nome de utilizador já está a ser utilizado.

en	The hostname "{0}" was not valid.
pt-pt	O nome do servidor "{0}" não é válido.

en	The given password was empty.
pt-pt	Não foi fornecida uma palavra-passe.

en	The passwords did not match.
pt-pt	As palavras-passe não coincidem.